Ciclista extremo descendió por pared de una represa

Descenso peligroso un gran reto superado para este ciclista extremo en video

El ciclista esloveno, Primoz Ravnik, grabó en una cámara ‘GoPro’ el momento en el que descendía por el muro de una represa encima de su bicicleta, hasta llegar al agua, un reto que muy pocos serian capaces de enfrentar no te pierdas este EXTREMO VIDEO !!.

FOTO DE PORTADA EDITADA DE CAPTURA DE PANTALLA DEL VIDEO DEL CANAL YSITEGUSTOLAPLACA