Amancio Ortega, hombre más rico del mundo por un dia

¿Cual es el hombre más rico del mundo?

El fundador de Inditex superó durante unas horas a Bill Gates en el ránking de la revista 'Forbes' gracias a la subida de las acciones de Inditex.

Por primera vez en la historia, un empresario español, Amancio Ortega, se ha convertido en el hombre más rico del mundo, según la revista Forbes. Durante la mañana del viernes, la subida del precio de las acciones de Inditex ha hecho que la fortuna del empresario español superara a la del fundador de Microsoft, Bill Gates, y al magnate de los negocios Warren Buffet. Sin embargo, en la apertura de la bolsa en EEUU ha comportado una subida del 10% de las acciones de Microsoft, por lo que Gates ha recuperado el trono del hombre más rico del mundo.

El ránking de millonarios se actualiza una vez al año, pero Forbes actualiza cada día la lista en función del valor en bolsa de las acciones. Forbes valoraba esta mañana la fortuna de Amancio Ortega en 79.600 millones de dólares, unos 71.700 millones de euros al tipo de cambio actual. Con ello, Ortega superaba a Bill Gates, el fundador de Microsoft, cuya fortuna asciendía a 78.100 millones de dólares en la mañana de este viernes y frente a los 64.400 millones de dólares de Buffet. El cuarto hombre más rico es el empresario mexicano Carlos Slim, cuya fortuna suma 62.500 millones.

Con la apertura de Wall Street, las cosas han cambiado. Mientras la fortuna del fundador de la multinacional española que cuenta con las marcas Zara, Massimo Dutti o Bershka, se situaba en unos 78.700 millones de dólares, la de Gates se elevaba a los 79.400 millones.

Fuente (Publicado el 23 de octubre de 2015):  www.elperiodico.com