MUSEO DE LA ACRÓPOLIS | Grecia

MUSEOS DEL MUNDO | Museo de la Acrópolis en Atenas, Grecia...
MUSEO DE ARQUELOGICO DE GRECIA

El Museo de la Acrópolis es un museo arqueológico griego situado en la ciudad de Atenas, en un edificio ubicado a unos 300 metros al sur de la acrópolis. Inaugurado en el año 2003 y tuvo como objetivo ordenar en un solo sitio todos los descubrimientos arqueológicos de la Acrópolis de Atenas. Queda a pocos metros del Partenón y exhibe la increíble cantidad de más de 4 mil objetos.

FOTO © PIXABY

DATOS IMPORTANTES
La exposición permanente se divide en cinco sectores

¿Qué nos podemos encontra en este museo?
El Museo de la Acrópolis presenta esculturas hechas de piedra y bronce, procedentes de excavaciones en la Acrópolis de Atenas en las que salieron a la luz muchos restos de decoración de edificios y estatuas votivas que enterraron los atenienses después de la destrucción persa de 480-79 a. C.18 y de piezas desmontadas de los antiguos templos.

A visit to the Acropolis Museum

DETALLES & CONTACTO | MUSEO DE LA ACRÓPOLIS…

🌎 PAÍS/ CIUDAD GRECIA / ATENAS
📍 DIRECCIÓN "15 Dionysiou Areopagitou Street, Athens 11742"
💻 SITIO/PAGINA WEB OFICIAL…
www.theacropolismuseum.gr
📧 EMAIL | info@theacropolismuseum.gr
📞 TELEFONOS DE CONTACTO | General enquiries: Tel.: +30 210 9000900 info@theacropolismuseum.gr
👥 REDES SOCIALES | Este MUSEO lo pueden seguir a través de…
FACEBOOK | www.facebook.com/pages/Acropolis-Museum-%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82/205743572267
TWITTER | 0
YOUTUBE | www.youtube.com/user/TheAcropolisMuseum
INSTAGRAM | instagram.com/theacropolismuseum/
OTRA | www.tripadvisor.com.gr/Attraction_Review-g189400-d735521-Reviews-The_Acropolis_Museum-Athens_Attica.html

MAPA DE REFERENCIA:

CORTA RESEÑA DE SU HISTORIA…
**Es uno de los principales museos arqueológicos de Atenas y es también considerado como uno de los más reconocidos del mundo. El antiguo museo se encontraba en el interior de la Acrópolis pero debido a sus pequeñas dimensiones se propuso la construcción de un nuevo museo de mayor tamaño fuera de la acrópolis. Este nuevo museo fue reinaugurado el 20 de junio de 2009.

FOTO © commons.wikimedia.org/wiki/File:20140407_athenes44.JPG

REFERENCIAS….
SITIO WEB
**Más información: /es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_la_Acrópolis
www.vix.com/es/btg/curiosidades/7714/10-increibles-museos-que-te-encantaria-visitar