MUSEO OSCAR NIEMEYER | Brasil

Museo Oscar Niemeyer "Artes visuales, la arquitectura y el diseño"
MUSEO DE ARTE & DISEÑO

Enfocado a las artes visuales, la arquitectura y el diseño. Por su grandiosidad, belleza e importancia del acervo, actualmente representa una institución cultural con proyección nacional e internacional.

También conocido como el Museo del Ojo, por su característica forma, es un museo que exhibe reconocidas obras de arquitectura, diseño y arte visual a nivel local e internacional, Lleva su nombre por el famoso arquitecto brasileño que cambió el aspecto de las ciudades

El Museo Oscar Niemeyer es un complejo de dos edificios, instalado en un área de treinta y cinco mil metros cuadrados de los cuales diecinueve mil están dedicados al área de exposiciones, es un verdadero ejemplo de arquitectura aliada al arte.

El primer edificio fue proyectado por Oscar Niemeyer en 1967, fiel al estilo de la época, concebido como un instituto de educación. Fue reformado y adaptado a la función de museo, para lo que Niemeyer le construyó un anexo con forma de ojo, imprimiéndole una nueva y particular identidad.

FOTO © PIXABY

DATOS IMPORTANTES

¿Qué nos podemos encontrar en este museo?
Te invitamos a realizar un recorrido virtual por este museo a través del siguiente vídeo...

A Day At The Oscar Niemeyer Museum

DETALLES & CONTACTO | MUSEO OSCAR NIEMEYER…

🌎 PAÍS/ CIUDAD BRASIL / CURITIBA
📍 DIRECCIÓN Rua Marechal Hermes 999 Centro Cívico . 80530.230 Curitiba . PR
💻 SITIO/PAGINA WEB OFICIAL…
www.museuoscarniemeyer.org.br

👥 REDES SOCIALES | Este MUSEO lo pueden seguir a través de…
FACEBOOK | www.facebook.com/museuoscarniemeyer
INSTAGRAM | instagram.com/museuoscarniemeyer
TRIPADVISOR | www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g303441-d1872890-Reviews-Museu_Oscar_Niemeyer-Curitiba_State_of_Parana.html

MAPA DE REFERENCIA:

CORTA RESEÑA DE SU HISTORIA…
Su inauguración se realizó en el año de 2002 con el nombre de Novo Museu, con la finalización del anexo fue reinaugurado el 8 de julio de 2003, cuando recibió su actual denominación. Se lo conoce localmente como Museu do Olho (Museo del Ojo), debido a su diseño y forma característicos.

FOTO © es.wikipedia.org/wiki/Museo_Oscar_Niemeyer#/media/Archivo:Museu_Oscar_Niemeyer_2_Curitiba_Brasil.jpg

REFERENCIAS….
SITIO WEB
**Más información: es.wikipedia.org/wiki/Museo_Oscar_Niemeyer
www.vix.com/es/btg/curiosidades/7714/10-increibles-museos-que-te-encantaria-visitar