Un puente de vidrio construido en lo alto de una montaña es un reto extremo para el Vertigo (Video)

¿Te atreves a superar este paseo de fe construido en China?

Si tienes nervios de acero, es posible que desees probar esta pasarela de vidrio, construida en China, llamada Paseo de Fe (Walk of Faith).

Un camino de planchas de vidrio ha sido construido a 1.430 metros (4,690 pies), en lo alto de la montaña Tianmen de Zhangjiajie para ofrecer a los turistas una experiencia inolvidable.

Nos preguntamos el gran vertigo que se siente al recorrer este camino de fe de 60 metros de largo ...

La montaña es muy popular entre los turistas y se encuentra en el Parque Nacional Forestal de la Montaña Tianmen, cinco millas al sur del pueblo de Zhangjiajie en la provincia de Hunan.

Fuente y Fotos:  culturainquieta.com