CURISIODADES DEL OJO HUMANO EN SU RELACIÓN CON LAS CAMARAS FOTOGRAFICAS

CAMARAS Y OJOS ¿Qué HAY DETRAS?

El ojo posee uno de los mayores dones del ser humano: la visión, razón principal para descubrir que hay detrás de él.

La compleja forma biológica en la que captamos las imágenes de nuestro alrededor en la que vamos retratando nuestro mundo y nuestra vida, es magnífica. Se han encontrado entre toda la ciencia, los expertos y diversas investigaciones referentes a toda la parte biológica curiosas comparaciones con la manera en que las cámaras captan las imágenes, curiosidades para descubrir el OJO HUMANO.

Nuestros OJOS se encuentran conectados en una intrincada red en el interior de nuestro organismo que hacen posible su funcionamiento biológico. En las CAMARAS los componentes mecánicos/digitales hacen posible captar imágenes. Una gran diferencia entre los OJOS Y las CAMARAS es que los ojos son organismos vitales mientras estamos despiertos en cambio las cámaras son objetos artificiales que utilizamos cuando nuestras acciones conscientes nos llevan a tomar esa foto que deseamos recordar.

Las imágenes captadas por las CAMARAS son la manera artificial que posee el ser humano de captar su mundo y preservarlo en el tiempo. Una rápida evolución en sus modelos, funcionamiento y calidad de sus componentes representada en una mayor resolución, hacen de las cámaras actuales grandes piezas de ingeniera que retan al OJO HUMANO.

Hasta el momento podemos decir con exactitud que los OJOS y las CAMARAS llevan a cabo una misma finalidad: CAPTAR IMÁGENES. Entonces que hay detrás del funcionamiento y de los componentes internos de cada uno que hacen posible almacenar imágenes de manera continua, ya sea en una memoria o en nuestro cerebro. Descubramos en cuatro puntos estas curiosas relaciones  (C=CAMARA)(O=OJO):

1.

C: Posee un LENTE que capta la luz.

O: Por la CÓRNEA penetra la luz (La CÓRNEA es la zona transparente externa del ojo).

2.

C: DIAFRAGMA “Compuerta” que se abre y se cierra para regular la luz.

O: La PUPILA regula el diámetro de su orificio a través de la relajación o contracción de los músculos del IRIS (Haces de tres tipos de fibras con orientación diferente)

3.

C: Tiene un LUGAR VACIO hasta llegar al sensor de luz.

O: La mayor parte de la cámara interna del globo ocular (llamada cámara vítrea) está llena de humor vítreo una sustancia gelatinosa que llena el espacio que hay entre el cristalino y la retina, permitiendo la llegada de luz a los fotoreceptores de la retina.

4.

C: Posee un SENSOR DE LUZ que se compone de pequeños cuadros llamadas pixeles que envían las señales eléctricas para almacenar la imagen.

O: En la RETINA se ubican terminaciones nerviosas, los conos y bastones captan la intensidad y el color de la luz que inciden en ellas y transmiten esta información al cerebro en la forma de impulsos nerviosos y es quien termina de procesar o almacenar imágenes.

Las cámaras poseen una resolución fija que podemos encontrar al comprarlas representadas en megapíxeles. En la RETINA podrían estar los píxeles del sensor de luz, entonces ¿La visión humana tiene resolución? ¿Cuantos megapíxeles tiene el ojo humano? Sigue leyendo…

Antes de continuar es bueno preguntarse qué es la resolución. La resolución en las cámaras o en las pantallas sirve para indicar cuanto detalle existe en una imagen a través del cálculo entre filas y columnas que conforman la malla de cuadros que mencionamos anteriormente logrando medir con exactitud su resolución porque se trata de imágenes fijas. El ojo por el contrario está constantemente captando imágenes. Esto hace, en teoría, algo muy complejo el llegar a una cifra exacta de la resolución del ojo, aunque investigaciones de los últimos años nos dan las pistas para descubrir cuantos megapíxeles puede llegar a tener el OJO HUMANO.

Volviendo al punto cinco de la comparación entre las cámaras y los ojos y teniendo en cuenta los anteriores datos, para calcular la resolución de la visión humana hay que tener en cuenta estas seis curiosidades:

1. La RETINA tiene alrededor de 5 millones de conos receptores (Células Nerviosas) responsables de la visión a color.

2. También la RETINA posee 100 millones de bastones que detectan el contraste monocromático y son muy importantes para la nitidez de la visión.

3. Teniendo en cuenta que la RETINA cumple de manera similar la función del sensor de luz, podríamos decir que el OJO tiene 105 megapíxeles. Pero no captamos imágenes fijas de 105 MP. Hay que tener en cuenta el movimiento de los ojos.

4. Cada OJO puede moverse de forma horizontal un promedio de 120 grados y de forma vertical un promedio de 60 grados.

5. Según clakvision, cada pixel es de alrededor 0.3 acrim (minuto hexageximales de arcos)

6. Luego de algunas operaciones matemáticas donde se incluyen los anteriores puntos y el promedio de grados de cada ojo, se ha llegado a la conclusión de que los OJOS HUMANOS tienen alrededor de 576 megapixeles, cifra en la que concuerdan varios portales científicos.

En definitiva por ahora los CAMARAS están lejos de llegar a ser OJOS o comportarse como tal. Teniendo en cuenta incluso las curiosas relaciones que encontramos anteriormente, que nos  brindan una cifra aproximada de la resolución del ojo que comparada con la cámara más potente que existe en el mercado de 570 MP, todavía falta aún unos cuantos megapixeles para captar el mundo a través de una visión compleja y perfecta como la que nos brindan nuestros OJOS.

Estamos en un mundo lleno de curiosidades y gracias a nuestro perfecto ojo humano, podemos seguir descubriendo esos pequeños misterios. Por esta razón te invito a que los dejes en los comentarios… y si te ha gustado el artículo no te olvides de compartir con tus amigos estas CURIOSIDADES DEL OJO HUMANO, hasta la próxima ¡Buena Energía!

BONUS 1: SI PARPADEAS TE LO PIERDES (*2)

Normalmente tampoco eres consciente de que tus ojos parpadean, pero durante el tiempo que dura la proyección de una película dejas de ver unos 15 minutos de imágenes debido a esto.

Los ojos se mueven continuamente, y mientras lo hacen tampoco ves nada porque todo está borroso. Se llaman movimientos sacádicos; debido a ellos también «te pierdes» unos 90 minutos al día de imágenes.

BONUS 2: VIDEO ¿Cuál es la resolución del ojo humano?

FUENTES:
1. http://www.proyectosandia.com/2009/09/cuantos-megapixeles-tienen-nuestros.html
2. http://www.microsiervos.com/archivo/ciencia/cual-es-la-resolucion-en-pixeles-del-ojo-humano.html
3. http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/02/130220_respuestas_curiosos_23febrero_np
4. https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1063016.cuantos-megapixeles-tiene-el-ojo-humano.html
5. http://blogthinkbig.com/cual-es-la-resolucion-del-ojo-humano/

FOTOS DE PORTADA: pixabay.com/

REDACTADO Y COMPILADO POR SEELFREI