¿Cuándo dejará de girar la Tierra?

¿Cuando dejara de rotar la tierra?

Ya os dijimos una vez las consecuencias que habría si la Tierra dejara de girar, pero, ¿cuándo será la fecha en que esto suceda?

La Tierra rota cada vez a menos velocidad debido a la fricción de las mareas que ejercen sobre los océanos el Sol y la Luna. El efecto es minúsculo: un día dura ahora apenas 0,0017 segundos más que hace un siglo, algo insignificante a escala humana.

Hay estudios que demuestran que hace 450 millones de años, el día sólo tenía 22 horas.

Pero no tenéis de que preocuparos, ya que se prevee que hasta dentro de millones de años no suceda esto. Muy probablemente, por esos entonces, el ser humano a lo mejor ni exista, o hayamos emigrado a algún exoplaneta con propiedades similares a nuestro planeta.

Fuente:  aulageek.wordpress.com